DEFINITION FOR C MODULE Keyboard ;

FROM Exec IMPORT CMD_NONSTD ;

CONST
   KBD_READEVENT	= CMD_NONSTD+0 ;
   KBD_READMATRIX	= CMD_NONSTD+1 ;
   KBD_ADDRESETHANDLER  = CMD_NONSTD+2 ;
   KBD_REMRESETHANDLER  = CMD_NONSTD+3 ;
   KBD_RESETHANDLERDONE = CMD_NONSTD+4 ;

END Keyboard.
